en	RSS feed block
tr	RSS besleme bloğu

en	Adds a block displaying a RSS feed.
tr	RSS beslemesi gösteren bir blok ekler.

en	RSS feed
tr	RSS Besleme

en	Invalid feed URL
tr	Geçersiz besleme URLsi

en	Invalid title
tr	Geçersiz başlık

en	Invalid number of feeds
tr	Geçersiz besleme adedi

en	You have selected a feed URL from your own website. Please choose another URL.
tr	Kendi sitenizden bir besleme bağlantısı seçtiniz. Başka bir URL seçiniz.

en	Feed is unreachable, check your URL
tr	RSS beslemesine erişilemiyor, URLyi kontrol edin

en	Invalid feed: %message%
tr	Geçersiz besleme: %message%

en	Error: invalid RSS feed in "%module_name%" module: %message%
tr	Hata: "%module_name%" modülünde geçersiz besleme: %message%

en	Block title
tr	Blok başlığı

en	Create a title for the block (default: 'RSS feed').
tr	Blok için bir başlık oluşturun (varsayılan: 'RSS beslemesi').

en	Add a feed URL
tr	Bir besleme URLsi ekle

en	Add the URL of the feed you want to use (sample: http://news.google.com/?output=rss).
tr	Kullanmak istediğiniz beslemenin URLsini ekleyin (örnek: http://news.google.com/?output=rss).

en	Number of threads displayed
tr	Görüntülenecek konu başlığı adedini giriniz

en	Number of threads displayed in the block (default value: 5).
tr	Blokta görüntülenecek konu sayısı (varsayılan değer: 5).