en	Pages not found
tr	Sayfa bulunamadı

en	Adds a tab to the Stats dashboard, showing the pages requested by your visitors that have not been found.
tr	İstatistik Gösterge Paneline ziyaretçiler tarafından talep edilen ancak bulunamayan sayfaları gösteren bir sekme ekler.

en	The "pages not found" cache has been emptied.
tr	"Sayfa bulunamadı" ön belleği boşaltıldı.

en	The "pages not found" cache has been deleted.
tr	"Sayfa bulunamadı" ön belleği silindi.

en	Guide
tr	Kılavuz

en	404 errors
tr	404 hataları

en	A 404 error is an HTTP error code which means that the file requested by the user cannot be found. In your case it means that one of your visitors entered a wrong URL in the address bar, or that you or another website has a dead link. When possible, the referrer is shown so you can find the page/site which contains the dead link. If not, it generally means that it is a direct access, so someone may have bookmarked a link which doesn't exist anymore.
tr	404 hatası kullanıcı tarafından talep edilen dosyanın bulunamadığı anlamına gelen bir HTTP hata kodudur. Sizin içinse bir ziyaretçinin adres satırına yanlış bir URL girdiği ya da siz veya başka bir site tarafından aslında olmayan bir bağlantı sağlandığı anlamı taşır. Mümkün olduğunda, yönlendirici gösterilir böylelikle olmayan bağlantıyı sunan sayfa/site bilgisine sahip olursunuz. Eğer yönlendirici yoksa büyük olasılıkla direkt erişim sağlandığı anlamına gelir ki bu da birisinin artık sitenizde var olmayan bir sayfayı yer işareti olarak eklediği anlamı taşır.

en	How to catch these errors?
tr	Bu hatalar nasıl yakalansın?

en	If your webhost supports .htaccess files, you can create one in the root directory of PrestaShop and insert the following line inside: "%s".
tr	Sunucu barındırma firmanız .htaccess dosyalarını destekliyorsa, PrestaShop kök dizininde bir tane oluşturun ve içine aşağıdaki satırı ekleyin: "%s".

en	A user requesting a page which doesn't exist will be redirected to the following page: %s. This module logs access to this page.
tr	Var olmayan bir sayfayı talep eden bir kullanıcı şu sayfaya yönlendirilecek: %s. Bu modül bu sayfaya yapılan erişimleri kaydeder.

en	You must use a .htaccess file to redirect 404 errors to the "404.php" page.
tr	404 hatalarını "404.php" sayfasına yönlendirmek için bir .htaccess dosyası kullanmanız gerekir.

en	Page
tr	Sayfa

en	Referrer
tr	Yönlendiren

en	Counter
tr	Sayaç

en	No "page not found" issue registered for now.
tr	Şu an için "sayfa bulunamadı" durumu kaydedilmedi.

en	Empty database
tr	Veritabanını boşalt

en	Empty ALL "pages not found" notices for this period
tr	Bu dönem için TÜM "sayfa bulunamadı" uyarılarını boşalt

en	Empty ALL "pages not found" notices
tr	TÜM "sayfa bulunamadı" uyarılarını boşalt