en	RSS feed block
ru	Блок RSS

en	Adds a block displaying a RSS feed.
ru	Добавляет блок отображения RSS канала.

en	RSS feed
ru	Канал RSS

en	Invalid feed URL
ru	Неверный URL RSS

en	Invalid title
ru	Неверное заглавие

en	Invalid number of feeds
ru	Неверное количество каналов новостей

en	You have selected a feed URL from your own website. Please choose another URL.
ru	Вы выбрали URL источника данных на своем собственном сайте. Пожалуйста, выберите другой URL.

en	Feed is unreachable, check your URL
ru	Источник данных недостижим, проверьте свой URL

en	Invalid feed: %message%
ru	Неверная лента: %message%

en	Error: invalid RSS feed in "%module_name%" module: %message%
ru	Ошибка: в модуле "%module_name%" неверная лента RSS: %message%

en	Block title
ru	Заголовок блока

en	Create a title for the block (default: 'RSS feed').
ru	Создать название блока (по умолчанию: "Канал RSS").

en	Add a feed URL
ru	Добавить канал новостей

en	Add the URL of the feed you want to use (sample: http://news.google.com/?output=rss).
ru	Добавьте URL источника данных, который Вы хотите использовать (например: http://news.google.com/?output=rss).

en	Number of threads displayed
ru	Количество отображаемых новостей

en	Number of threads displayed in the block (default value: 5).
ru	Количество отображаемых новостей (по умолчанию: 5).