en	registered
ru	зарегистрировано

en	No new order for now :(
ru	Сейчас нет новых заказов :(

en	No new customer for now :(
ru	Пока нет новых клиентов :(

en	No new message for now.
ru	Пока нет сообщений.

en	Your shop is in debug mode.
ru	Ваш сайт в режиме отладки.

en	All the PHP errors and messages are displayed. When you no longer need it, [1]turn off[/1] this mode.
ru	Отображаются все ошибки и сообщения РНР. Если вам это болше не нужно, [1]выключите[/1] этот режим.

en	Your shop is in maintenance.
ru	Режим техобслуживания.

en	Your visitors and customers cannot access your shop while in maintenance mode.%s To manage the maintenance settings, go to Shop Parameters > Maintenance tab.
ru	Магазин недоступен вашим посетителям и клиентам в режим обслуживания.%s Для управления режимом обслуживания перейдите в Параметры магазина > Обслуживание.

en	Orders[1][/1]
ru	Заказы[1][/1]

en	Customers[1][/1]
ru	Клиенты[1][/1]

en	Messages[1][/1]
ru	Сообщения[1][/1]

en	from
ru	c

en	Did you check your conversion rate lately?
ru	Давно проверяли вашу конверсию?

en	How about some seasonal discounts?
ru	Как насчёт сезонных скидок?

en	Have you checked your [1][2]abandoned carts[/2][/1]?[3]Your next order could be hiding there!
ru	Вы проверяли [1][2]брошенные корзины[/2][/1]?[3]Ваш следующий заказ может скрываться там!

en	Have you sent any acquisition email lately?
ru	Давно отправляли e-mail о покупках?

en	Are you active on social media these days?
ru	Были ли вы активны в соцсетях в эти дни?

en	Have you considered selling on marketplaces?
ru	Рассматривали ли вы продажу на рынках?

en	That's more time for something else!
ru	Есть время на кое-что еще!

en	No news is good news, isn't it?
ru	Нет новостей - уже хорошая новость, ведь так?

en	Seems like all your customers are happy :)
ru	Видимо, все ваши клиенты счастливы :)

en	An error occurred while updating new window property.
ru	Произошла ошибка при обновлении нового свойства окна.

en	An error occurred while updating the new window property for this object.
ru	Произошла ошибка при обновлении нового свойства окна для данного объекта.